From 74ff4a5d11dd118bd36c99d2fc900700626b85a2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: ko1 <ko1@b2dd03c8-39d4-4d8f-98ff-823fe69b080e>
Date: Tue, 10 Jun 2008 21:46:43 +0000
Subject: * vm.c, eval_intern.h (PASS_PASSED_BLOCK):   set a
 VM_FRAME_FLAG_PASSED flag to skip this frame when   searching ruby-level-cfp.
 * eval.c, eval_intern.h, proc.c: fix to check cfp.  if there is   no valid
 ruby-level-cfp, cause RuntimeError exception.   [ruby-dev:34128] * vm_core.h,
 vm_evalbody.c, vm.c, vm_dump.c, vm_insnhelper.c,   insns.def: rename
 FRAME_MAGIC_* to VM_FRAME_MAGIC_*. * KNOWNBUGS.rb, bootstraptest/test*.rb:
 move solved bugs.

git-svn-id: http://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/trunk@17084 b2dd03c8-39d4-4d8f-98ff-823fe69b080e
---
 insns.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'insns.def')

diff --git a/insns.def b/insns.def
index da1f19b93..0a23525a0 100644
--- a/insns.def
+++ b/insns.def
@@ -996,7 +996,7 @@ defineclass
 
     /* enter scope */
     vm_push_frame(th, class_iseq,
-		  FRAME_MAGIC_CLASS, klass, (VALUE) GET_DFP() | 0x02,
+		  VM_FRAME_MAGIC_CLASS, klass, (VALUE) GET_DFP() | 0x02,
 		  class_iseq->iseq_encoded, GET_SP(), 0,
 		  class_iseq->local_size);
     RESTORE_REGS();
-- 
cgit 

